Copyright: FREEWARE (Suevalov S.A.©) Ver 2.2 February 2004


Редактор первичной обработки дифрактометрических данных XRL

Редактор первичной обработки дифрактометрических данных XRL ( XRL_Edit ) предназначен для ввода, обработки и вывода данных в различных форматах в виде файлов и на печатающие устройства. Основной формат вводимых данных - формат программного комплекса РЕНТГЕН ЛАБ, но возможен ввод данных и в нескольких других форматах. Вывод данных также возможен в нескольких форматах файлов, и на печатающее устройство как в табличном, так и в графическом ( дифрактограмма ) виде.

1. Введение

2. Назначение пунктов Главного меню

3. Всплывающие подпанели

4. Всплывающее меню ( Правая кнопка мыши )

5. Ответы на вопросы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Всплывающие подокна обработки
Всплывающие подпанели обработки

Все подпанели могут перемещаться с помощью мышки. Для этого следует "щёлкнуть" мышкой на названии подокна. После появления синей полоски над подокном подокно может быть перемещено. Для этого следует переместить мышку на синюю полоску, нажать левую кнопку мышки и, не отпуская кнопки, перемесить подокно в желаемое место экрана. Затем отпустить левую кнопку.

Открыть дифрактограмму

Запись дифрактограмм

Установка границ графика

Редактирование дифрактограмм

Сброс  дифрактограмм

Обработка графика ( Счёт )

Панель графики

Интегрирование ( фильтрация )

Преобразованные дифрактограммы

Наложение дифрактограмм

Удаление фона

Коррекция дифрактограмм

Сортировка данных по возрастанию угла

Разделение дублета

Прямая печать дифрактограммы

Печать дифрактограммы

Открыть дифрактограмму TXT формата

Панель параметров пика

Открыть дифрактограмму GSAS формата

Открыть дифрактограмму FullProf формата

Стандартное диалоговое окно открытия файлов

Стандартное диалоговое окно записи файлов

Диалоговое окно печати

Диалоговое окно установок принтера

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Запись дифрактограмм

Выбор записываемой дифрактограммы

Запись Всеx -Далее

Далее...

Отмена

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Выбор записываемой дифрактограммы

В доступных для выбора окнах следует отметить нужную ( или несколько нужных ) Вам дифрактограмм. Если отмечено несколько дифрактограмм, то они запишутся единым файлом в порядке возрастания номеров дифрактограмм.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Запись Всеx -Далее

Все загруженные в программу дифрактограммы запишутся как единый файл в порядке возрастания номеров дифрактограмм. Переход в стандартное меню записи Windows.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Далее...

Запись выбранных дифрактограмм. Переход в стандартное меню записи Windows.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Отмена

Отмена записи и закрытие подокна.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Сброс  дифрактограмм

Выбор сбрасываемых дифрактограмм

Кнопка Сброс

Кнопка Отмена

Кнопка Сброс всех данных

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Выбор сбрасываемых дифрактограмм

Выбранные ( отмеченные ) дифрактограммы будут в дальнейшем сброшены из программы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Сброс

Выбранные дифрактограммы будут сброшены из программы. Отмены действия нет.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Отмена

Никаких действий по сбросу данных не будет. Окно сброса будет закрыто.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Сброс всех данных

Все дифрактограммы будут сброшены из программы. Отмены действия нет.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Установка границ графика

Интенсивность ( ось Y )

Угол ( ось X )

Кнопка "x"

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Интенсивность ( ось Y )

Минимальная

Максимальная

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Минимальная

Минимальное значение интенсивности на графике. Обычное окно редактирования. Ограничений по интенсивности практически нет. Для редактирования следует "щёлкнуть" мышкой в окне и отредактировать значение. Изменение размеров графики непосредственно видно в процессе редактирования.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Максимальная

Максимальное значение интенсивности на графике. Обычное окно редактирования. Ограничений по интенсивности практически нет. Для редактирования следует "щёлкнуть" мышкой в окне и отредактировать значение. Изменение размеров графики непосредственно видно в процессе редактирования.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Угол ( ось X )

Минимальный

Максимальный

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Минимальный

Минимальное значение угла на графике. Обычное окно редактирования. Ограничений по углу на графике не менее  -100 градусов . Для редактирования следует "щёлкнуть" мышкой в окне и отредактировать значение. Изменение размеров графики непосредственно видно в процессе редактирования.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Максимальный

Максимальное значение угла на графике. Обычное окно редактирования. Ограничений по углу на графике - не более 180 градусов. Для редактирования следует "щёлкнуть" мышкой в окне и отредактировать значение. Изменение размеров графики непосредственно видно в процессе редактирования.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка "x"

Закрытие окна редактирования размеров графика.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Интегрирование ( фильтрация )

Подавление шума, сглаживание сигнала методом цифровой интегральной фильтрации, интегральная интенсивность сохраняется. Интегрирование происходит за два цикла ( "проход" ) - вперёд ( в сторону увеличения угла ), затем назад ( в сторону уменьшения угла ). Несортированные в порядке возрастания углов данные не интегрируются - процедура просто не прорабатывет. При этом никаких сообщений не выдаётся.

Для интегрирования используются следующие соотношения :

где [image] - интегрированное значение интенсивеости,

       - первоначальное значение интенсивности,

      N - количество точек усреднения,

      p - вес центральной точки.

Практически - для ослабления сглаживания надо УВЕЛИЧИВАТЬ вес центральной точки, а для усиления - вес уменьшать ( можно оставить равным еденице ), при этом увеличить количество точек усреднения  ( Усреднение по "N" точкам ) или Количество проходов. Результат почти совпадает.

Работа с дифрактограммой

Усреднение по "N" точкам

Количество проходов

Вес центральной точки

Кнопка Далее

Кнопка Отмена

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Работа с дифрактограммой

Переключатель выбора дифрактограммы для интегрирования

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Переключатель выбора дифрактограммы для интегрирования

С помощью мыши выберите номер обрабатываемой дифрактограммы. Если никакая дифрактограмма не выбрана, то обработки не произойдёт.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Усреднение по "N" точкам

Интегрирование проводиться по нескольким соседним точкам, по умолчанию по 3 точкам. Эту величину можно изменять. При увеличении числа с центральной точкой соседних точек улучшается сглаживание, но "мелкие", резкие колебания интенсивности сгладятся, что иногда нежелательно.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Количество проходов

Фильтрация может быть произведена не только однократно ( по умолчанию ), но и несколько раз подряд, что усиливает эффект "гладкости" дифрактограммы, естественно, будут исчезать мелкие колебания фона и пики незначительной интенсивности.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Вес центральной точки

По умолчанию все точки, по которым производится усреднение, имеют одинаковый вес ( 1.0 ). Но в некоторых особых случаях желательно усилить или уменьшить влияние центральной точки на результат работы фильтра. Это достигается увеличением ( уменьшением ) веса центральной точки.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Далее

Собственно запуск фильтрации дифрактограммы. Процесс может занимать время от секунд до десятков минут в зависимости от объёма фильтруемых данных и производительности компьютера.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Отмена

Просто закрытие окна интегрирования. Интегрирования не происходит.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Преобразованные дифрактограммы

В данном информационном окне представлена информация о месторасположении исходной и преобразованной дифрактограмм, а также о месторасположении промежуточных дифрактограмм.

Кнопка Закрыть

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Закрыть

Закрытие информационного окна.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Наложение дифрактограмм

При съёмке одного и того же соединения путем многократной повторяющейся съёмки в некотором диапазоне углов, или при присоединении нового фрагмента дифрактограммы к уже имеющемуся, или же при синтезе из нескольких дифрактограмм суммарной применяется наложение дифрактограмм. Это простое "сцепление" данных в желаемом порядке. Обычно после наложения применяется Сортировка данных в порядке возрастания угла, а также Интегрирование.

Первая дифрактограмма

Вторая дифрактограмма

Поместить наложение

Кнопка Далее

Кнопка Отмена

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Вторая дифрактограмма

Присоединяемая вслед за первой дифрактограмма.

Переключатель дифрактограмм

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Переключатель дифрактограмм

Выбор номера желаемой дифрактограммы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Первая дифрактограмма

Первая из соединяемых дифрактограмм.

Переключатель дифрактограмм

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Отмена

Закрытие окна наложения. Никаких действий не производится.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Далее

Производится наложение дифрактограмм.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Поместить наложение

Желаемое местоположение суммарной дифрактограммы.

Переключатель дифрактограмм

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Удаление фона
Удаление фона ( метод 1 )

Удаление общего фона рентгенограммы. Удаление фона производится чисто формально - фоном считается область, лежащая ниже прямых, соединяющих соседние наинизшие точки дифрактограммы так, чтобы все другие точки находились выше этих прямых. Визуально это можно представить как эластичную резиновую нить, протянутую под дифрактограммой от первой до последней точки. Всё, что находится ниже нити, считается фоном и удаляется.

Работа с дифрактограммой

Кнопка Далее

Кнопка Отмена

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Далее

При нажатии будет удалён фон.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Отмена

Закрытие окна удаления фона. Никаких действий не производится.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Работа с дифрактограммой

Переключатель выбора дифрактограммы

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Переключатель дифрактограмм

Выбор желаемой дифрактограммы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Коррекция дифрактограмм

При съёмке образцов не вполне совершенной геометрической формы или же при незначительной разъюстировке дифрактометров часто бывает нужно ввести в дифрактограмму параметры коррекции ошибки. Это можно сделать в данном подокне путём введения поправки на смещение плоскости образца от идеального положения и поправки на смещение нулевого угла гониометра от идеального положения. В данной программе расчёт производится только для метода Брэгга-Брентано. Поправки могут быть найдены, в частности, путём съёмки эталона ( например, монокристалла кварца ) и последующего вычисления поправок программой диагностики ( xr_diagn.exe ) из пакета РЕНТГЕН ЛАБ. В случае съёмки с эталоном можно воспользоваться вычитанием суммарной и эталонной диффрактограмм.

При сравнении дифрактограмм, снятых при разных режимах ( например, при разных временах набора импульсов ), часто необходимо произвести "нормирование" дифрактограмм к единому уровню. Это можно сделать путем умножения какой-либо дифрактограммы на соответствующий коэффициент. Данный коэффициент, в частности, может быть в точности равен отношению времён набора импульсов соответствующих дифрактограмм.

Работа с дифрактограммой

Смещение плоскости образца от идеальной

Поправка нулевого угла

Умножить интенсивности на

Кнопка Далее

Кнопка Отмена

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Работа с дифрактограммой

Подокно выбора дифрактограммы.

Переключатель выбора дифрактограмм

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Переключатель выбора дифрактограмм

Выбор желаемой для обработки дифрактограммы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Смещение плоскости образца от идеальной

Обычное окно редактирования. Нужно кликнуть мышкой в окне и отредактировать значение смещения в миллиметрах. При нулевом смещении ( по умолчанию ) дифрактограмма не изменится.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Поправка нулевого угла

Обычное окно редактирования. Нужно кликнуть мышкой в окне и отредактировать значение поправки нулевого угла в градусах. При нулевой поправке ( по умолчанию ) дифрактограмма не изменится.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Умножить интенсивности на
Умножить интенсивности на ...

Обычное окно редактирования. Нужно кликнуть мышкой в окне и отредактировать коэффициент умножения ( естественно, коэффициент может быть как больше, так и меньше единицы ). При единичном значении ( по умолчанию ) дифрактограмма не изменится.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Отмена

Просто закрытие окна коррекции дифрактограмм. Никаких действий с дифрактограммой не производится.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Далее

Производится коррекция дифрактограммы с учётом всех трёх коэффициентов.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Сортировка данных по возрастанию угла

Для правильной работы многих процедур и для приемлимого вида дифрактограммы на экране и при печати на принтере часто необходима сортировка значений интенсивности в порядке увеличения угла съёмки. Данная процедура использует достаточно быстрые алгоритмы, но тем не менее может происходить довольно значительное время в зависимости от производительности компьютера и объёма данных.

Работа с дифрактограммой

Кнопка Далее

Кнопка Отмена

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Работа с дифрактограммой

Переключатель выбора дифрактограмм

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Переключатель выбора дифрактограмм

Выбор желаемой для обработки дифрактограммы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Далее

Производится сортировка данных. Процесс может занять значительное время.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Отмена

Закрытие окна сортировки. Сортировка не производится.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Разделение дублета

Работа с дифрактограммой

Список анодов

Список структурного совершенства образца

Кнопка Далее

Кнопка Отмена

На основе представлений о том, что дифрактограмма, полученная в смешанном Ka1/Ka2 излучении есть сумма двух дифрактограмм, полученных отдельно в Ka1 и Ka2, и используя для связи относительных интенсивностей PL компоненту PLG фактора, можно найти выражения для преобразования интенсивности Ka1 дифрактогрммы в Ka2 дифрактограмму. Для поликристаллического образца данное соотношение может быть записано как

где	  - относительные интенсивности Ka1 и Ka2 дифрактограмм,

{1/2} - отношение спектральной интенсивности Ka2 линии к Ka1 линии, различное для различных материалов анодов, но близкое к 1/2,

 - длины волн Ka2 и Ka1 линий соответственно,

 - угол, в котором определяется интенсивность Ka2 дифрактограммы.

Аналогичным образом производится и обратное преобразование :

Для мозаичных и мнокристаллов, а также при использовании монохроматизации первичного излучения соответственно изменяется вид функции вид функции угловой зависимости в вышеуказанных выражениях. Используя метод Решингера как наиболее быстрый метод, можно выделить из суммарной дифрактограммы Ka1-дифрактограмму :

При этом дифрактограмма в Ka2 - излучении генерируется из уже выделенной части дифрактограммы в Ka1. Затем производится нахождение уже экспериментальной дифрактограммы в Ka2, преобразование её в Ka1 и сложение с выделенной ранее дифрактограммой Ka1. В результате находится псевдо-дифрактограмма в как бы монохроматизированном Ka1 - излучении. При этом не происходит потери интегральной интенсивности пиков и улучшается соотношение линия-фон в больших углах съёмки.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Работа с дифрактограммой

Подокно выбора дифрактограммы.

Переключатель дифрактограмм

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Переключатель дифрактограмм

Выбор желаемой для обработки дифрактограммы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Список анодов

Путём пролистывания списка следует найти материал анода рентгеновской трубки,  в излучении которого была снята дифрактограмма. После этого выделить анод, кликнув мышкой. Выделенный анод будет виден на синем фоне.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Список структурного совершенства образца

Путём пролистывания списка следует выбрать тип структурного совершенства образца - монокристалл, мозаичный кристалл, поликристалл.

Кликнув мышкой, выделить нужный тип. Выделенный тип будет на синем фоне. При выборе монокристалла активируется окно ввода коэффициента поглощения, где следует отредактировать значение этого коэффициента.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Далее

Будет произведено разделения дублета. После окончания операции появится информационное окно размещения дифрактограмм.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Отмена

Закрытие окна преобразования. Никаких действий не производится.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Прямая печать дифрактограммы

Работа с дифрактограммой

Начальный угол

Конечный угол

Максимальная интенсивность

Минимальная интенсивность

Длина дифрактограммы, см

Далее Button

Отмена Button

Прямая печать может быть использована для печати дифрактограмм произвольной длины бумаги с шириной 210 мм. Используется прямое управление графическим режимом 9 игольчатого EPSON-совместимого принтера. Если используется другой принтер или требования к формату бумаги другие, следует использовать режим Печать экранного отображения. При этом размеры бумаги следует назначать в свойствах печати. Разрешение дифрактограммы будет задаваться разрешением принтера.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Начальный угол

Желаемый угол, с которого будет начинаться дифрактограмма. Кликнув мышкой, отредактируйте значение

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Конечный угол

Желаемый угол, которым будет оканчиваться дифрактограмма. Кликнув мышкой, отредактируйте значение

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Максимальная интенсивность

Желаемое значение интенсивности, с которого будет начинаться дифрактограмма. Кликнув мышкой, отредактируйте значение

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Минимальная интенсивность

Желаемое значение интенсивности, которым будет ограничиваться изображение дифрактограммы. Кликнув мышкой, отредактируйте значение

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Длина дифрактограммы, см

Желаемое значение длины дифрактограммы. Кликнув мышкой, отредактируйте значение

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Отмена

Закрытие окна прямой печати. Никаких действий не производится.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Далее

Происходит печать дифрактограммы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Работа с дифрактограммой

Выбор дифрактограммы для печати.

Переключатель выбора номера дифрактограммы

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Переключатель выбора номера дифрактограммы

Следует выбрать нужную дифрактограмму.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Печать дифрактограммы

Печать дифрактограммы через оболочку Windows.

Работа с дифрактограммой

Кнопка Отмена

Кнопка Далее

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Работа с дифрактограммой

Выбор дифрактограммы для печати.

Переключатель выбора дифрактограммы

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Переключатель выбора номера дифрактограммы

Следует выбрать нужную дифрактограмму.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Отмена

Закрытие окна печати. Никаких действий не производится.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Кнопка Далее

Происходит печать дифрактограммы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Открыть дифрактограмму

Переключатель выбора дифрактограммы

Кнопка Далее...

Кнопка Отмена

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Переключатель выбора дифрактограммы

Позволяет выбрать желаемый номер загружаемой ( читаемой ) дифрактограммы. Уже занятые номера НЕ БУДУТ ВЫБИРАТЬСЯ !

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Далее...
Кнопка Далее...

Происходит переход в стандартное окно чтения Windows. Будет производится чтение в выбранный Вами номер дифрактограммы. Окно имеет свой собственный HELP.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Отмена
Кнопка Отмена

Происходит закрытие окна чтения - выбора дифрактограммы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Открыть дифрактограмму TXT формата

Назначение панели аналогично стандартной панели Открыть дифрактограмму.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Работа с графикой
Обработка графика ( Счёт )

Отдельное подокно для работы в графическом режиме с дифрактограммой. Для выбора номера нужной дифрактограммы её следует назначить переключателем дифрактограмм ( см. Работа с дифрактограммой ). Управление режимами обработки - кнопочное, назначение кнопок следующее :

Параметры пика

Отключить режим фона

Включить режим фона

Поместить данные в стек

Вернуть указатель стека назад

Записать данные в стеке

В правой верхней части подокна индицируются показания указателя мыши в графическом окне. Верхнее показание - угол в градусах, нижнее - интенсивность ( количество импульсов ). Повторное нажатие кнопки режима или выбор пункта меню приводит к закрытию подокна, ПРИ ЭТОМ ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ В СТЕКЕ ДАННЫХ СБРАСЫВАЮТСЯ ! Будьте внимательны и перед закрытием подокна сохраняйте в файле, если это необходимо, данные в стеке.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Работа с дифрактограммой

Подокно переключателя выбора дифрактограмм. При отсутствии назначения какой-либо дифрактограммы обработка НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ, показания счёта - обнулены.

Переключатель выбора дифрактограммы

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Переключатель выбора номера дифрактограммы

Следует в обязательном порядке назначить номер дифрактограммы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Панель параметров пика

На данной панели отображаются стандартные характеристи расчёта рентгеновского пика ( после нажатия кнопки Параметры пика ). Эти данные могут быть занесены в стек для дальнейшего сохранения и обработки ( по нажатию кнопки Поместить данные в стек ). Порядок параметров следующий :

Угол центра тяжести пика в градусах, 2 Тэта,

Интегральная интесивность пика ( "площадь под пиком" ),

Полуширина пика в градусах, 2 Тэта,

Угол максимума линии в градусах, 2 Тэта,

Относительная интенсивность линии ( "высота" )

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Открыть дифрактограмму GSAS формата

Назначение панели аналогично стандартной панели Открыть дифрактограмму.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Открыть дифрактограмму FullProf формата

Назначение панели аналогично стандартной панели Открыть дифрактограмму.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Стандартное диалоговое окно чтения Windows

Ничем не отличается от других общепринятих окон чтения файлов и имеет собственный HELP. Подробнее смотрите Справочную систему Windows.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Стандартное диалоговое окно записи файлов

Ничем не отличается от других общепринятих окон записи файлов и имеет собственный HELP. Подробнее смотрите Справочную систему Windows.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Главное меню

Файл

Графика

Счёт

Обработка

Редактирование

Помощь

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Файл

Открыть дифрактограмму XRL

Импорт файла из ...

Сохранить дифрактограмму в ...

Сбросить...

Сохранить ШТРИХ-диаграмму

Сохранить SMP диаграмму

Сохранить STD диаграмму

Печать

Выход

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Открыть дифрактограмму XRL

Данный пункт меню действует аналогично нажатию кнопки Открыть дифрактограмму [image].

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Импорт файла из ...

Текстовый файл ( Угол - Интенсивность ), ДРОН 6

Формат GSAS  ,Формат FullProf

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Текстовый файл ( формат Угол - Интенсивность )
Текстовый файл ( Угол - Интенсивность ), ДРОН 6

Возможен ввод данных TXT и DTR форматов, а также с любым расширением - вида "Угол гониометра" - "Количество импульсов". Вызывает появление стандартного подокна ввода дифрактограммы.. Также предусмотрен ввод данных файлов MProfile и ДРОН 6 ( *.tx5 и *.dsc соответственно ).

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Формат GSAS

Вызывает появление стандартного подокна ввода дифрактограммы.

Подробнее о программе GSAS можно узнать на сайте SINCRIS или по получить программу по FTP.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Формат FullProf

Вызывает появление стандартного подокна ввода дифрактограммы.

Подробнее о программе FULLPROF можно узнать на сайте CCP14 ( или SINCRIS ). Собственно программа может быть получена по FTP.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Сохранить дифрактограмму в ...

XRL формат, Текстовый вид

Свободный формат, GSAS

ДРОН 6

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


XRL формате ( стандартный )

Вызывает появление стандартного подокна вывода дифрактограммы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


CPI формате ( Traces Demonstration )

Производится преобразование дифрактограммы в указанный формат. Появляется подокно выбора шага преобразования. Преобразование может занимать значительное время в зависимости от производительности компьютера и объёма преобразуемых данных. Затем вызывается появление стандартного подокна вывода дифрактограммы.

Программа TRACES представляет собой достаточно удобный редактор обработки первичных дифрактометрических данных. Подробнее о программе можно узнать на сайте DIFFTECH. TRACES DEMONSTRATION позволяет производить некоторую обработку данных, однако проверка достоверности целиком и полностью зависит от Вас.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


DAT формате ( FullProf )

Производится преобразование дифрактограммы в указанный формат. Появляется подокно выбора шага преобразования. Преобразование может занимать значительное время в зависимости от производительности компьютера и объёма преобразуемых данных. Затем вызывается появление стандартного подокна вывода дифрактограммы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


DAT формате ( GSAS )

Производится преобразование дифрактограммы в указанный формат. Появляется подокно выбора шага преобразования. Преобразование может занимать значительное время в зависимости от производительности компьютера и объёма преобразуемых данных. Затем вызывается появление стандартного подокна вывода дифрактограммы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Текстовом виде ( Угол-Интенсивность )

Производится преобразование дифрактограммы в указанный формат. Преобразование может занимать значительное время в зависимости от производительности компьютера и объёма преобразуемых данных. Затем вызывается появление стандартного подокна вывода дифрактограммы.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Сбросить...

Вызывается подокно сброса дифрактограмм.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Печать

Текстовая таблица

Дифрактограмма ( прямая печать - Epson коды )

Дифрактограмма - Печать экранного отбражения

Установки принтера

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Текстовая таблица

Печать таблицы данных в виде : Номер точки - Угол - Интенсивность.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Дифрактограмма ( прямая печать - Epson коды )

Используется для печати дифрактограмм произвольной длины. Применяется прямое управление графическим режимом Epson - совместимого 9 игольчатого принтера. На других типах принтеров данный режим может не работать.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Дифрактограмма - Печать экранного отбражения

Используется стандартный режим печати Windows. Размеры дифрактограммы ( размер листа бумаги ) следует задавать в Свойствах принтера. Разрешение дифрактограммы определяется разрешением используемого принтера. Принтер произвольный, имеющий драйвер для Windows.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Выход

Конец работы с редактором XRL.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Графика

Вызывается подокно установки границ графика.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Счёт

Вызывается подокно обработки графика.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Обработка

Разделение дублета и монохроматизация в Ka1

Наложение дифрактограмм

Интегрирование ( фильтрация шумов )

Сортировка по возрастанию углов

Удаление фона ( метод 1 )

Удаление фона ( метод 2 )

Коррекция дифрактограмм

Сложение / вычитание дифрактограмм

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Удаление фона ( метод 2 )

Удаление общего фона рентгенограммы. Алгоритм удаления фона достаточно прост : исходная дифрактограмма подвергается "сглаживанию" путём усреднения интенсивности некоторой центральной точки с интенсивностями ряда соседних точек. После этого производится следующая операция : в исходной дифрактограмме значения интенсивностей, большие значений в "сглаженной" дифрактограмме заменяются на  значения интенсивностей точек "сглаженной" дифрактограммы. Таким образом производится отсечение верхних частей дифрактограммы (рентгеновских пиков). Модифицированная таким образом дифрактограмма повторно подвергается "сглаживанию"; после чего процесс замены интенсивностей в исходной дифрактограмме повторяется. Данный метод является итерационным. После определённого ( и достаточно большого числа итераций  - программным ограничением является максимальное число итераций - Макс. количество итераций ) результатирующая дифрактограмма принимает вид функции рентгеновского фона. В методе использован простейший механизм интегральной фильтрации согласно выражению :

За N для дифрактограмм традиционного качественного вида можно принять один или несколько процентов от общего количества точек. Обычно принимается интервал усреднения N равным 1% . Этот фактор является эмпирическим и его смысл состоит в том, что ширина интервала усреднения должна быть близка к ширине рентгеновских пиков на исходной дифрактограмме.

Как критерий окончания итерационного процесса принимается некоторый процент точек, лежащих ниже выделенной линии фона ( Доля точек ниже фона, % ), от общего количества точек исходной дифрактограммы (например, 5%). Этот фактор - эмпирический и должен подбираться экспериментально. По смыслу, данный критерий являтся единственным для данного метода. Работа, посвящённая рассмотрению вопроса о выделения рентгеновского фона, готовится к публикации.

Работа с дифрактограммой

Макс. количество итераций

Доля точек ниже фона, %

Кнопка Далее

Кнопка Отмена

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Сложение / вычитание дифрактограмм

Позволяет производить сложение или вычитание дифрактограмм. Данная процедура используется для синтеза дифрактограмм или, например, для отделения линий известной фазы ( эталона ) от суммарной дифрактограммы. Для выделения линий основной фазы при методе съёмки с эталоном следут отнормировать интенсивность линий эталона. При работе процедуры используется интерполяция по методу Лагранжа, поэтому работа процедуры может быть довольно длительной для медленных компьютеров.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Макс. количество итераций

Окно редактирования максимально допустимого числа итераций. Данная величина зависит от быстродействия компьютера и позволяет управлять временем расчёта данных, которое может быть довольно большим.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Доля точек ниже фона, %

Окно редактирования параметра отделения фона. Параметр подбирается индивидуально для произвольного вида дифрактограмм.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Коррекция дифрактограмм

Вызывается соответствующее подокно.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Редактирование

Вход в режим редактирования. Этот режим позволяет изменять экспериментальные данные. Имеет свой собственный HELP. Вызов меню - правой кнопкой мыши.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Помощь

Этот файл помощи. Вызов из всплывающего меню или F1.

О программе...

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


О программе...

Версия 1.1

Обновлённые версии программ можно найти на сайте

http://xray.physics.usu.ru/. Можно также обратиться по электронной почте : E-Mail: Sergey.Suevalov@usu.ru

Программа свободно распространяется ( FREEWARE ). Авторские права принадлежат Суевалову С.А. ( Suevalov S.A.© 1999 )

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Окно установок графика прямой печати дифрактограммы

Установки  графика

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Установки  графика

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Диалоговое окно печати

Ничем не отличается от других общепринятих окон печати файлов и имеет собственный HELP. Подробнее смотрите Справочную систему Windows.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Диалоговое окно установок принтера

Ничем не отличается от других общепринятих окон установок принтеров и имеет собственный HELP. Подробнее смотрите Справочную систему Windows.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Выбрать фрагмент

Нажмите данную кнопку. Поместите указатель мыши в начальное координаты желаемого фрагмента графика - безразлично, вверху или внизу желаемого фрагмента, справа или слева. Нажмите левую кнопку мышки, и, не отпуская, переместите указатель мышки в конечное положение фрагмента. Выбираемый фрагмент отображается в виде прямоугольника. Отпустите кнопку мышки. Фрагмент выбран. Если данный фрагмент чем-либо не устраивает, то просто повторите операцию снова и выберите другой фрагмент. После выбора фрагмента его можно увеличить, одновременно правая и левая границы фрагмента являются началом и концом координат для расчёта параметров пиков. Кроме того, начальные и конечные координаты указателя мыши являются началом и концом прямой фона при включенном режиме фона.

Следет отметить, что при отключенном режиме выбора фрагмента начало и конец выбора отображаются вертикальными прямыми.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Отменить выбор

Отменяет режим выбора фрагмента.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Увеличить выбранный участок

Выбранный участок будет увеличен до размеров экранного отображения.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Уменьшить по вертикали

Уменьшает масштаб изображения по вертикали.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Уменьшить по горизонтали

Уменьшает масштаб изображения по горизонтали.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Параметры пика

Производится расчёт параметров пика и отображение их на экране. В случае включения режима фона пиком считается всё то, что выше линии фона, в противоположном случае пиком линией фона считается линия абцисс ( нулевая интенсивность ).

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Отключить режим фона

Отключает ражим фона. При выборе фрагмента линия фона не отображается.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Включить режим фона

Включает ражим фона. При выборе фрагмента отображается линия фона.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Поместить данные в стек

Параметры пика будут помещены в стек. Указатель стека автоматически увеличится, и отобразится следующая ( пустая ) позиция стека.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Вернуть указатель стека назад

Иногда происходит ошибочное помещение данных в стек. В этом случае можно путём нажатия этой кнопки вернуть указатель стека на одно положение обратно. При нескольких нажатиях указатель стека также несколько раз будет уменьшен.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Записать данные в стеке

Данные, помещенные в стек, будут записаны в формате штрих-диаграмм ( STH формат ). Окно записи - стандартное окно Windows.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Всплывающее меню ( Правая кнопка мыши )

Всплывающее меню содержит три пункта :

Установки графики

Информация о дифрактограммах

Копировать график в буфер обмена

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Информация о дифрактограммах

Содержит дополнительную информацию ( если эта информация существует ) о режимах съёмки дифрактограммы : начальный угол съёмки, конечный угол съёмки, угловой шаг съёмки, время набора импульсов ( время счёта ), направление движения гониометра, режим съёмки - по точкам или на запись, наличие режима вращения образца.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Введение

В течении ряда лет на кафедре физики твёрдого тела ( ныне переименованной в кафедру физики конденсированного состояния ) Уральского госуниверситета, а также в ряде других организаций, достаточно успешно находился в эксплуатации программный комплекс РЕНТГЕН ЛАБ. Но написанный для эксплуатации в среде DOS, комплекс со временем устарел. На смену некоторым элементам комплекса и был создан редактор XRL. В этом редакторе используются богатые возможности оболочки Windows, а также исправлены некоторые ошибки, проявлявшие себя в предыдущих вариантах РЕНТГЕН ЛАБ. XRL, по сути, заменяет самые ответственные программы РЕНТГЕН ЛАБа - редакторы XRS и XR_GRAPH. Как и в любой программе, в редакторе XRL неизбежно присутствуют пока ещё не обнаруженные ошибки. В случае их обнаружения, пожалуйста, сообщите автору.

Заранее признателен, Суевалов С.А.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Ответы на вопросы

1. Иногда не читаются данные формата FULLPROF.

Автор не обладает достаточной информацией по данному формату данных. Дело в том, что есть, по крайней мере, два или три различных формата данных для разных версий FULLPROFа. Поэтому, если вам встретится данная ошибка, пожалуйста, сообщите автору формат ваших данных или же хотя бы просто предоставьте файл ваших данных. Тестирование проводилось для версии FULLPROF 98 для Windows 9x/NT.

2. Преобразованные XRL-ем в формат FULLPROF данные не воспринимаются самой программой FULLPROF.

О причинах - смотри вопрос 1. Кроме того, можно посоветовать отредактировать в любом текстовом редакторе заголовок данных в соотвестствии с форматом данных, воспринимаемым вашей версией FULLPROF.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Формат программного комплекса РЕНТГЕН ЛАБ
Состав и форматы данных программного комплекса РЕНТГЕН ЛАБ

Программы свободно доступны ( freeware ) по FTP с 10 до 18 часов по московскому времени

Часть программ доступна круглосуточно на сервере http://fract.physics.usu.ru/

Программы управления и первичной обработки данных для DOS

DRN3.EXE, DRN_UM1.EXE - управление дифрактометром ДРОН-3 ( -УМ1), перед запуском программы дифрактометр должен быть включен и должна быть выставлена некоторая скорость на переключателе скоростей гониометра. Для съемки по точкам рекомендуется скорость 4 град / мин при тактовой частоте процессора около 10 МГц и соответственно больше / меньше при выше / ниже частоте. Однако при больших скоростях движения гониометра механизм остановки двигателя на  угловой метке недостаточно эффективен.

DRN413.EXE - управление дифрактометром ДРОН 4-13 . Перед запуском все питание дифрактометра, кроме питания шагового двигателя, должно быть включено. При работе создает или использует ранее созданные файлы DISCR*.DAT  и XSETP*.DAT . Аварийная остановка двигателя по ALT+F10 ( возможно, придется нажать несколько раз ). При работе на медленных машинах ( 8088, 80286 ) и частых нажатиях  на клавиши во время движения могут теряться угловые метки !

DRN2TEX.EXE - программа управления текстурной приставкой. Создает файлы типа *.TEX, формально совместимые с файлами *.XFT и *.FTT. Допускается просмотр информации с помощью текстовой части редакторов XR*.EXE.

Обратите внимание :

1. Пункт "Интенсивность" в меню управляющих программ DRN*.EXE предназначен в основном 	для юстировочных работ.

2. После запуска программ DRN*.EXE ВСЕГДА НЕОБХОДИМО   ввести значение ОПОРНОГО УГЛА 	по показаниям на гониометре. Для работы требуют, чтобы в их подкаталоге имелся подкаталог 	XRAYDATA .

3. HELP! вызывается в пункте Выxод - когда выбрана буква "x" - и сверху это будет видно в 	строке подсказки ( или просто нажмите "x" = "икс" ).  Можно также нажать и F1.

4. Переустановка системных  часов - F2.

XRS.EXE  - основной редактор обработки данных. Включает в себя несколько удобных процедур обработки, но имеет слабое место - неудобный вывод на печать и только таблиц. Программно не поддерживается с 1997 г.

XR_GRAPH.EXE - редактор, основное назначение которого просмотр и облегченный вывод на печать обработанных данных. Может  выводить на печать дифрактограммы или таблицы. Программно не поддерживается с 1997 г.

XR_TEX.EXE - редактор TEX формата. Позволяет редактировать файлы и переводить их в текстовую форму и форматы AB и EAB. Программно не поддерживается с 1997 г.

Редакторы XR*.EXE оснащены HELP - поддержкой ( HELP!  или F1 ). В режиме ГРАФ можно формировать и записывать файлы расширенного *.STH формата ( дополнительно полуширина линии, угол максимума линии и относительная интенсивность ). Для работы желательно, чтобы в подкаталоге, в котором запускается программа, имелся непустой подкаталог XRAYDATA .

XR_DIAGN.EXE - показывает углы отражения от монокристалла кварца для характеристичеких излучений разных анодов, позволяет проверять юстировку гониометров путем расчетов, основанных на измеренных углах отражений от эталонных веществ, и позволяет весьма удобно находить углы отражений в 2 тета для произвольных межплоскостных расстояний и различных анодов.

DELET_XR.BAT - поскольку при работе программ DRN*.EXE образуется довольно много файлов промежуточного сохранения данных при авариях ( типа XR<время записи>.*T ), то их удобно удалять этой программой. Файлы промежуточного хранения создаются автоматически; пользователь не может влиять на этот процесс.

SHTRIH.EXE - построение штрих-диаграмм. Ввод с редактированием углов центров тяжести и интегральных интенсивностей. Входные файлы *.STH формата. Предусмотрена передача в *.STD формат. Подробности от Старцева А.Д. ( ADS ).

GRPRINT.EXE - поскольку файлы печати с диска не всегда корректно печатаются стандартной программой PRINT ( особенно графические файлы ), то удобнее печатать этой примитивной  программой - это просто посимвольный переброс с диска на печать. Кроме того, этой программой автоматически распечатываются в удобном виде и снабжаются заголовком

STH и   STD файлы. Запуск : GRPRINT < имя файла > < Enter >.

CONVERT.EXE - конвертор TEX формата в текстовый вид.Запуск :

CONVERT < имя файла > < Enter >.

CONVERS.EXE - конвертор FTT ( XFT ) формата в текстовый вид.

CONVERS < имя файла > < Enter >.

Выходные файлы *.LST формата - в текстовом виде как таблица Угол - Интенсивность ( Количество импульсов ).

Программы управления и первичной обработки данных для Windows 95/98

Dron_UM1.EXE - управление дифрактометром ДРОН-УМ1 ( а также и ДРОН-3 и 3М ), перед запуском программы дифрактометр должен быть включен и должна быть выставлена некоторая скорость на переключателе скоростей гониометра. Для съемки по точкам рекомендуется скорость 4 град / мин.

Dron_407.EXE - управление дифрактометром ДРОН 4-07 . Перед запуском все питание дифрактометра, кроме питания шагового двигателя, должно быть включено. При работе использует заранее созданный файл Diskr407.txt - файл установок дискриминатора. Программы управления для Windows имеют стандартный файл помощи Dron.hlp. Рекомендуемое оборудование - не хуже 486/P100/16 Mb RAM.

XRL_Edit - редактор первичной обработки дифрактометрических данных. Имеет расширенные возможности и данный HELP.

Формат передачи данных в файлах *.FTT и *.XFT :

Тип числа - longint;

{ 1 число - общее ( не настоящее ) число переменных,

  2 число - количество пар переменных ( угол + число импульсов )

  3 число - шаг съемки

  4 число - время набора импульсов

  5 число - опорный угол

  6 число - конечный угол съемки

  7 число - резерв

  8 число - =1 съемка по точкам, =0 - на запись

  9 число - =1 cъемка с вращением образца, =0 - без вращения

 10 число - =1 движение вперед, =0 - движение назад

  Далее идут пары чисел : 1 элемент - число импульсов,

                          2 элемент - соответствующий угол.

  Формат представления : все углы - в 0.001 градуса, 2 тета,

                         все времена в 0.01 секунды.

  Размер файла данных должен быть обязательно кратен 512 байтам.}

{ ПРИМЕР }

procedure d_from_disk( inp : pathstr );

const BUF = 127;

type buffer : array[0..BUF] of longint;

var zzz               : buffer;

    fil               : file of buffer;

    ymn, k, amount, n : longint;

    intensity, angle  : array[1..5000] of longint;

begin

     assign( fil, inp );

     reset ( fil      );

     read  ( fil, zzz );

     ymn      := zzz[0] ;     { общее количество переменных }

     amount   := zzz[1] ;    { количество переменных       }

     step     := zzz[2] ;

     vrem_sek := zzz[3] ;

     angle_0  := zzz[4] ;

     anglend  := zzz[5] ;

     angldel  := zzz[6] ;

     reg_point := ( zzz[7] = 1 );   { false - на запись }

     circl_prob:= ( zzz[8] = 1 );   { false - нет вращ. }

     sw_motion := ( zzz[9] = 1 );   { true - вперед }

     n := 10;

     for k := 1 to amount do

     begin

          intensity[ k ] := zzz[ n ];

          angle[ k ]     := zzz[ n + 1 ] ;

          n := n + 2;

          if n > BUF then begin read( fil, zzz ); n := 0; end;

     end;

     close(fil);

end;

{ *.TEX формат похож на *.FTT формат : }

{ ПРИМЕР }

procedure d_from_tex( inp : pathstr );

const BUF = 127;

type buffer : array[0..BUF] of longint;

var zzz               : buffer;

    fil               : file of buffer;

    ymn, k, amount, n, vrem_sek, angle_0g : longint;

    sw_motion : boolean;

    intensity, angle, povorot, naklon  : array[1..2500] of longint;

begin

     assign( fil, inp );

     reset ( fil      );

     read  ( fil, zzz );

     ymn      := zzz[0] ;     { общее количество переменных }

     amount   := zzz[1] ;     { удвоенное количество переменных + 1 }

     k        := zzz[2] ;     { не используется             }

     vrem_sek := zzz[3] ;     { время набора импульсов в сотых сек  }

     k        := zzz[4] ;     { не используется             }

     k        := zzz[5] ;     { не используется             }

     k        := zzz[6] ;     { не используется             }

     k        := zzz[7] ;     { не используется             }

     k        := zzz[8] ;     { не используется             }

     sw_motion:= ( zzz[9] = 1 );{TRUE при возрастании угла наклона при съемке}

     k        := zzz[10] ;    { не используется             }

     angle_0g := zzz[11] ;    { опорный угол гониометра     }

     n := 12;

     for k := 1 to amount div 2 - 1 do

     begin

          intensity[ k ] := zzz[ n     ];{количество импульсов}

          angle    [ k ] := zzz[ n + 1 ];{угол ТЕТА гониометра}

          naklon   [ k ] := zzz[ n + 2 ];{угол наклона приставки}

          povorot  [ k ] := zzz[ n + 3 ];{угол поворота приставки}

          n := n + 4;

          if n > BUF then begin read( fil, zzz ); n := 0; end;

     end;

     close(fil);

end;

{ При просмотре текстовой частью редакторов XR*.EXE первая пара чисел

1  	0.000	0

  опорный угол гониометра и незначащее число, дальше порядок :

2  угол ТЕТА гониометра в градусах      количество импульсов

3  угол поворота в градусах             угол наклона в тысячных градуса

4  угол ТЕТА гониометра в градусах      количество импульсов

5  угол поворота в градусах             угол наклона в тысячных градуса

и так далее.

}

{ STH формат : 	первое число - угол центра тяжести в 2 тэта,

пробел,

второе число - интегральная интенсивность, 2тэта * импульс,

пробел,

третье число - полуширина линии, 2 тэта,

пробел,

четвертое число - угол максимума линии, 2 тэта,

пробел,

пятое число - интенсивность в максимуме, импульсы.

Пример : }

type data = array[1..150] of real;

procedure readsth( pathname : pathstr; var angle, intensity, halfwidth,

angleofmax, intensinmax : data;

var number : integer );

var 	filesth : text;

ch : char;

begin

assign( filesth, pathname );

reset( filesth );

number := 0;

while not eof( filesth ) do

begin

number := number + 1;

readln( filesth, angle[ i ], ch, intensity[ i ], ch, halfwidth[ i ],

ch, angleofmax[ i ], ch, intensinmax[ i ] );

end;

close( filesth );

end;

{ STD формат :	первое число - межплоскостное расстояние формат:9:5,

второе число - интегральная интенсивность,

нормированная на 100 формат:5. Используется в 	программах пакета COMPHYS.

Пример : }

type data = array[1..150] of real;

procedure writestd( pathname : pathstr; distance, intensity : data;

   number : integer );

var filestd : text;

    	  i : integer;

begin

     assign( filestd, pathname );

     rewrite( filestd );

     for i := 1 to number do

           writeln( filestd, distance[ i ]:9:5, intensity[ i ]:5 );

     close(filestd);

end;

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Копировать график в буфер обмена

Происходит копирование видимого графика рентгенограммы в буфер обмена Windows, откуда в дальнейшем копия может быть помещена в любые программы, поддерживающие операции с буфером обмена ( MS Word, Excel, Paint и так далее ) командой Paste ( Ctrl-V ).

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Панель графики

Панель предназначена для управления экранным изображением дифрактограммы. При этом НИКАКИХ изменений в исходных данных не происходит. Перемещение дифрактограмм возможно с помощью мыши. Для этого следует нажать и удерживать клавишу SHIFT, захват и перетаскивание графика - левой кнопкой мыши, по подобию, например Acrobat Reader-а.

Выбрать фрагмент

Отменить выбор

Увеличить выбранный участок

Уменьшить по вертикали

Уменьшить по горизонтали

Сдвиг вправо

Сдвиг влево

Сдвиг вверх

Сдвиг вниз

Установки графика

Выбор отображаемых дифрактограмм

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Сдвиг вправо

Сдвиг изображения вправо приблизительно на 10%.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Сдвиг влево

Сдвиг изображения влево приблизительно на 10%.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Сдвиг вниз

Сдвиг изображения вниз приблизительно на 10%.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Сдвиг вверх

Сдвиг изображения вверх приблизительно на 10%.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Выбор отображаемых дифрактограмм

Отображение или погашение экранного отображения желаемой дифрактограммы. Никаких изменений в исходных данных при этом не происходит.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


XRL формат, Текстовый вид

XRL формате ( стандартный )

Текстовом виде ( Угол-Интенсивность )

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Свободный формат, GSAS

CPI формате ( Traces Demonstration )

DAT формате ( FullProf )

DAT формате ( GSAS )

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


ДРОН 6

Производится преобразование дифрактограммы в формат PDWin 3.0. Появляется подокно выбора шага преобразования и выбора вида излучения. Выбранное излучение подсвечивается синим фоном. Затем вызывается появление стандартного подокна вывода дифрактограммы. Преобразование может занимать значительное время в зависимости от производительности компьютера и объёма преобразуемых данных.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Сохранить ШТРИХ-диаграмму

Сохранение штрих-диаграммы для редактора SHTRIH. Обычное окно сохранения файлов.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Сохранить SMP диаграмму

Вызывается окно выбора вида излучения и вида интенсивностей. Выбранное излучение подсвечено синим фоном. Сохранение диаграммы для работы в пакете PDWin 3.0.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


Сохранить STD диаграмму

Вызывается окно выбора вида излучения и вида интенсивностей. Выбранное излучение подсвечено синим фоном. Сохранение диаграммы для работы в пакете ComPhys.

This help file was created with the free trial version of HelpScribble.


HelpScribble
HelpScribble - The Complete Help Authoring Tool

This help file was created with the free evaluation version of HelpScribble.  This ad and the little footers below each topic will be automatically removed when the author recompiles this help file with the full version of HelpScribble. HelpScribble can be purchased securely online and is covered by a risk-free 90-day unconditional money-back guarantee.  See http://www.helpscribble.com/ for more information.

About HelpScribble

HelpScribble is a full-featured, easy-to-use help authoring tool for creating help files from start to finish.  You can create WinHelp (.hlp) files, HTML Help (.chm) files, a printed manual and online documentation (on a web site) all from the same HelpScribble project.

If you have previously used another help authoring tool, you can reuse your work by importing the HPJ+RTF files created with the other tool or by a decompiler.

You can use the help files you make with HelpScribble to provide context-sensitive help with your Window applications, no matter which development tool you use.  You can also use HelpScribble to create stand-alone portable documents.

Write Perfect Help Files for Your Software

You need HelpScribble to create a top quality help file for your software.  Windows users expect to receive detailed documentation at a quick press of the F1 button.  You will sell more copies of your software if a thoughtful help file flattens the learning curve for prospects trying the evaluation version of your product.

No matter which development tool you are using, you can always use a help file created with HelpScribble to provide context-sensitive help for your application.

If you know how to use a word processor, you can build a help file with HelpScribble.  Creating new topics and adding links to them cannot be easier.  No experience required.

Portable Documents with Hyperlinks

With HelpScribble you can easily create hyperlinked documents that can be read on any computer running Windows.

The WinHelp files that you create with HelpScribble are a collection of linked pages, just like a web site.  But unlike a web site, you only need to distribute one file.  This file can be read on any Windows computer.  No other software is needed.

You need absolutely no programming experience to use HelpScribble.  Many word processors and HTML editors are more complicated than HelpScribble.

The Complete Help Authoring Tool

HelpScribble is a full-featured stand-alone help authoring tool.  It is not an add-on for MS Word like so many other help writing products.  You can create the entire help file right within HelpScribble.

With HelpScribble you can even provide your documentation in several forms, all from the same source.  You can add context-sensitive help to your application, print a manual and provide online documentation on your web site.

WinHelp

WinHelp is the help file format supported by all versions of Windows.  It is fast, compact and supported by Windows 3.x, NT 3.x, 95, 98, ME, NT4, 2000 and XP.  All Windows users are familiar with it.  With any Windows development tool you can use WinHelp files to add context-sensitive help to your applications.

With HelpScribble you have all the functionality you need to build a complete help file, including table of contents, index, browse sequences, etc.  With HelpScribble's SHG (image map) editor, you can make your pictures (screen shots) say more than a thousand words.

Printed Manual

Reading from paper is a lot easier than reading from a screen.  A printed manual or, for downloadable software, a printable manual in PDF format, adds greatly to the value of your product.

You can use your HelpScribble project as the basis for your printed manual.  You can export your help text to one large RTF or HTML file that you or your DTP professional can turn into a finished manual using a word processor or DTP program.

HTML Help

With Windows 98, Microsoft introduced a new help file format called HTML Help.  Using HelpScribble, you can build classic WinHelp .hlp files and new HTML Help .chm files from the same source.  You decide whether you want maximum compatibility with older computers, or if you want to offer a state of the art help system.

Web Help

If you want to provide online documentation, you can create one large HTML file or a collection of HTML files from your HelpScribble project and upload those to your web site.  Your customers will have instant access to the latest documentation at any time.

Cross-Platform Help

If you are developing platforms such as Linux, where there is no standard help format, you can provide your documentation as HTML files.  The user can easily view those files in a browser.  If you use Kylix, you can even easily integrate them into your application.

Number 1 Help Tool for Delphi &amp; C++Builder

You can use HelpScribble no matter which development tool you use.  Even if you use no development tool at all.  (Stand-alone help files can be very useful.)  But if you are a Delphi or C++Builder developer, you will certainly appreciate the way HelpScribble integrates with your favorite development tool.

HelpScribble's HelpContext property editor takes most of the tedious job of assigning Topic IDs to HelpContext properties out of your hands.  Adding context-sensitive help to your application could not be easier.  Simply click on the corresponding controls and help topics to link them.

Delphi developers like HelpScribble so much that it won the Delphi Informant Readers Choice awards three years in a row.  In 1999, 2000 and 2001, HelpScribble was chosing the Best Help Authoring Package, beating well-known tools such as RoboHelp and ForeHelp.

Do Not Take My Word For It

I could rattle on all day about how great HelpScribble is.  But do not take my word for it!

Find out what the people say about HelpScribble before you decide to buy.

Chris Kryza "Just wanted to let you folks know that you have created a very, very, verynice product! The last time I had to generate a context sensitive help fileI used Doc-To-Help and I remember it took me weeks to get it right. WithHelpScribble I was able to put together a complete help system in under 2days and I then created a web-help deployment of same in seconds. I usedyour demo version to create the entire project and then purchased yourproduct online after I saw how good it all looked. Great stuff!"

Roj Ash "I just felt I had to compliment you on this product.  I have no experienceof producing Help files, and having evaluated a number of products, I wasbeginning to believe that a mere programmer had no chance whatever!

"I am not only making good progress in producing the Help for our product(which is usually used by **very** inexperienced users), but I'm actuallyenjoying it!

"Thanks for a great product."

Try the Free Evaluation Version Today

HelpScribble is an excellent help authoring tool.  But do not take my word for it!  Take a look at the self-running online demos or download the free evaluation version and see for yourself.  Convinced?  Buy HelpScribble now at http://www.helpscribble.com/